From 412cec65466dfb7136bc9acf882a1e20dcbee9a5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Christophe Roger <darwiinc@live.fr>
Date: Wed, 15 Nov 2017 03:53:30 +1100
Subject: Updated sections

---
 section_references.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'section_references.tex')

diff --git a/section_references.tex b/section_references.tex
index 458c719..b2209dd 100755
--- a/section_references.tex
+++ b/section_references.tex
@@ -10,7 +10,7 @@
 % CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
 
 %Section: Références
-\sectionTitle{Références}{\faGroup}
+\sectionTitle{Références}{\faQuoteLeft}
 
 \begin{tabular}{>{\small}r >{\small}p{8cm} >{\small}r >{\small}l}
 	%\multicolumn{2}{l}{} \\
-- 
cgit v1.2.3

